WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

130006501X Went, Joseph Wend, Joseph Wendt, Joseph Wenth, Joseph Vent, Joseph[^1]
[^1: - Sohn des Oboisten und Komponisten Johann Nepomuk Wend (1745–1801); Bruder des Oboisten Wilhelm Wendt und der Maximiliane Triebensee, geb. Went
- 1808 bis 1810 an den Theatern Ofen und Pest
- 1810/11 am Theater Linz
- 1811 bis 1813 am Ständetheater Prag
- 1813 bis 1815 nochmals in Ofen/Pest
- sang von Dezember 1815 bis März 1816 an der Hofoper in Wien in sieben Vorstellungen den Moralez in Cortez]