WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Liebig, Carl[^1]
[^1: - Hautboist (Klarinettist) beim preußischen Grenadier-Regiments Alexander
- 1843 Gründer der Sinfoniekapelle in Berlin, die bis 1867 unter seiner Leitung stand (dann wählten die Musiker Julius Stern zum Nachfolger), erfolgreich mit populären Sinfoniekonzerten
- 1860 Titel: Königlicher Musikdirektor
- 1867 Gründung einer neuen, weniger erfolgreichen Kapelle
- Sohn: Julius Liebig (1838–1885), ebenfalls Dirigent]