WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dunst, Franz Xaver[^1]
[^1: - debütierte (vom Preßburger Theater kommend) im September 1813 am Kärntnertortheater in Wien, dort bis Januar 1816 tätig
- verheiratet mit Sophie Dunst
- 1820/21 unter Direktor Hensler als Bariton in Preßburg und Baden bei Wien
- 1821/22 am Ständischen Theater Graz, sang in der dortigen Erstaufführung des Freischütz (24. Juni 1822) den Kaspar
- 1825/26 am Josephstädter Theater in Wien]