WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

142573175 Knoll, Louise[^1]
[^1: - Ausbildung im Waisenhaus Stuttgart, Bühnendebüt am Stuttgarter Hoftheater
- 1824 bis 1826 unter Derossi am Theater Düsseldorf und Elberfeld
- 1826/27 unter Anton Neukäufler am Theater Mainz (Debüt: 19. September 1826); Fach: erste Heldin, Anstandsdamen]