WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Falcon, Cornélie; Falcon, Marie Cornélie; Malançon, Cornelie
identifier: 11638736X
birth: 1814-01-28, Paris
death: 1897-02-25, Paris
sex: f
occupation: Sängerin (Sopran)
residence: Paris
- Tochter des Schneiders Pierre Falcon in Paris
- Studium am Pariser Conservatoire
- 20. Juli 1832 Debüt als Alice in Robert le Diable in Paris
- 29. Februar 1836 Valentine in der Uraufführung der Oper Les Huguenots
- 1838 Stimmverlust
- später gelegentliche Konzertauftritte