WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116888318 Grüneisen, Karl[^1]
[^1: - Sohn von Johann Franz Grüneisen (1715–1780) und dessen Frau Maria Regina, geb. Wachter
- verheiratet mit Henriette (Gottliebe), geb. Hauff (1763–1814), gemeinsamer Sohn: Karl Grüneisen
- 1807 erster Redakteur des Morgenblatts für gebildete Stände]