WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

103611628X Artour, Friedrich Schenkelberg, Friedrich Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn von Wilhelm Schenkelberg (später Bergwerks- und Salinen-Haupt-Cassier in München)
- kaufmännische Ausbildung nicht abgeschlossen; ging zum Theater und nahm den Künstlernamen Artour an
- in der Saison 1820/21 Debüt als Schauspieler am Hoftheater Hannover, dort engagiert bis 1824; Fach: erste und zweite Helden und Liebhaber; von Hannover aus Gastauftritte u. a. in Kassel (Saison 1820/21), Doberan (Juli 1822), Karlsruhe (August 1822), München (Juli 1824)
- ab spätestens 1821 verheiratet mit Johanne, geb. Gö(h)ring; 1824 Trennung des Ehepaars
- Sommer 1823 Kuraufenthalt in Pyrmont nach längerer Krankheit
- 1825 Gastauftritte u. a. im Frühjahr (mindestens März bis Mai) am Würzburger Theater, im August am Josephstädter Theater in Wien
- Herbst 1825 bis 1827 Schauspieler und Regisseur in Pest
- ab 1827 in Wien am Theater an der Wien engagiert; dort zweite Ehe mit Therese, geb. Kopfhammer
- bearbeitete mehrere Bühnenwerke, u. a. Carl Carls Freischütz-Parodie (Pest 1827, Musik von Franz de Paula Roser)
- Opfer der Cholera-Epedemie]