WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Demmer, Joseph
birth: 1760, 1768, Köln
death: 1811-04-01, Mannheim
sex: m
occupation: Sänger (Bass/Bariton)
residence: Breslau
residence: Mannheim
- März bis Oktober 1780 am Mannheimer Theater; ging von dort nach Breslau
- von November 1787 bis zum Tod erneut am Mannheimer Theater
- Vater von Auguste, Leonore und (Friedrich) Heinrich Demmer (1790–1851)