WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mniszek, Gräfin [vermutlich eine Verwandte von Stanislaus von Mniszek-Buzenin; wohl eher seine Schwester Cäcilia (geb. 14. Januar 1785, gest. 28. Juli 1854 in Wien) als seine Ehefrau Helene, geb. Fürstin Lubomirska (geb. 6. Januar 1783, gest. 14. August 1876)]