WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stevenson, Sir John Andrew
identifier: 102200009
birth: 1761-11-01/1761-11-30
death: 1833-09-14, Kells, County Meath
sex: m
occupation: Kirchenmusiker
occupation: Komponist
residence: Dublin
- Sohn des Geigers James Stevenson aus Glasgow
- musikalische Ausbildung in Dublin
- ab 1814 Organist und Musikdirektor der Castle Chapel in Dublin