WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117478202 Solié, Jean-Pierre Soulier, Jean Pierre[^1]
[^1: - als Sohn eines Cellisten des Theaters in Nîmes lernte er früh Musik kennen und wurde Chorknabe an der dortigen Kathedrale
- er hatte einen angenehmen Tenor und gab eine Zeit lang in Städten im Süden Frankreichs Gesangs- und Gitarrenunterricht, ebenso spielte er in einigen Theaterorchestern Cello
- 1778 war er in Avignon, wo gerade La rosière de Salency einstudiert wurde; er sprang für einen erkrankten Tenor ein und wurde sofort als Tenor verpflichtet
- nachdem er in der Provinz gearbeitet hatte kam er zur Comédie-Italienne, wo er am 31. August 1782 sein Debüt gab
- später ging er für drei Jahre nach Nancy und Lyon, kehrte aber 1787 nach Paris zurück, wo er Nebenrollen spielte, bis am 26. März 1789 sein Durchbruch in Catherine-Joseph-Ferdinand Girard de Propiac's (1760?-1823) La Fausse paysanne kam
- seine Stimme hatte inzwischen die Qualitäten eines Bariton angenommen, was für die Comédie-Italienne damals neu war und Méhul dazu inspirierte, einige Partien für Solié zu schreiben
- 1790 begann er eine Karriere als Bühnenkomponist]