WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sinclair, John
identifier: 117400890
birth: 1791-12-09, Edinburgh
death: 1857-09-23, Margate
sex: m
occupation: Klarinettist
occupation: Sänger (Tenor)
residence: London
residence: Italien
- Sohn des Baumwollspinners David Sinclair
- zunächst als Militärmusiker (Klarinettist) in Campbell tätig, dann als Gesangslehrer in Aberdeen
- ab 1810 an Londoner Bühnen aktiv, zunächst am Haymarket Theatre, ab 1811 an Covent Garden
- 1816 Heirat mit Miss Norton
- ab 1819 weitere Ausbildung in Paris bei Valeriano Pellegrini
- 1821 Reise nach Neapel zu Rossini, anschließend (1822/23) Auftritte in Pisa, Bologna, Modena, Florenz, Venedig
- ab 1823 wieder in London (zunächst an Covent Garden, dann Adelphi Theatre und Drury Lane Theatre)
- mehrere Jahre Direktor der Tivoli Gardens