WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Simoni, Giuseppe; Schimon/Simon, Joseph
birth: 1764-02-13, Zitow (Böhmen)
death: 1832-09-22, Wien
sex: m
occupation: Sänger (Tenor)
residence: Wien
- italianisierte seinen Namen zu Beginn seiner Sängerlaufbahn, die ihn u. a. nach Italien (ca. 1773 bereits in Turin und Florenz, später auch in Venedig, Genua, Mailand, Palermo, Bologna, Neapel, Parma), Frankreich, Spanien (Madrid), Portugal und England führte
- März 1796 bis Februar 1801 an den Wiener Hoftheatern engagiert
- ab 1798 erster Tenorist der Hofmusikkapelle in Wien
- ab 1801 Engagement im Theater an der Wien, wirkte in Teybers Eröffnungsoper Alexander mit; daneben vereinzelte Auftritte an den Hoftheatern (April 1803, Februar bis April 1808, April 1810)
- starb auf seinem Landsitz nahe Wien