WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11746483X Seidler, Caroline Wranitzky, Caroline[^1]
[^1: - Tochter von Anton Wranitzky; ältere Schwester von Anna Kraus
- erste musikalische Ausbildung durch den Vater, angeblich auch Gesangsschülerin von Salieri
- Bühnendebüt auf dem Lobkowitzschen Privattheater in Wien
- 1813 Heirat mit Carl Augst Seidler, mit dem sie Konzertreisen u. a. nach München (April 1813) und Pest (Anfang 1814) unternahm
- Februar 1815 bis April 1816 an der Hofoper in Wien engagiert
- 1816 bis zur Pensionierung im Februar 1838 an den Königlichen Schauspielen in Berlin engagiert; sang u. a. in der Uraufführung des Freischütz 1821 die Agathe, bei der Berliner Erstaufführung der Euryanthe 1825 die Titelpartie, bei der szenischen Erstaufführung des Oberon 1828 die Rezia
- von Berlin aus Gastauftritte u. a. in Darmstadt (Oktober 1818), Frankfurt/Main (Oktober/November 1818), Breslau (Juli 1822), Wien (August/September 1822), Dresden (September/Oktober 1822), Breslau (August 1824), Leipzig (September/Oktober 1824), Hamburg (August 1827), Mannheim (Oktober 1827), Kassel (August 1828), Hannover (September 1828)]