WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

129094692 Gerstner, Franz Josef von[^1]
[^1: - Sohn des Riemermeisters Johann Florian Gerstner und der Maria Elisabeth, geb. Englert
- 1772–1777 Studium an der Karls-Universität Prag
- 1781–1783 an der Universitätssternwarte in Wien beschäftigt
- ab 1784 Oberassistent an der Sternwarte in Prag
- seit 1788 Professor für höhere Mathematik, Astronomie, Mechanik und Hydraulik an der Karl-Ferdinands-Universität in Prag
- 1810 Erhebung in den Adelsstand durch Kaiser Franz I.
- verheiratet in 1. Ehe mit Gabriele, geb. von Mayersbach (gest. 1808), in 2. Ehe 1809 mit Maria Stark (gest. 1881)]