WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Vischer, Oberst
sex: m
occupation: Offizier
residence: Württemberg
- Weber traf den Oberst am 29. Juli 1810 in Baden-Baden wieder, kannte ihn aber vermutlich aus seiner Zeit in Stuttgart und Ludwigsburg
- vermutlich identisch mit Oberst-Lieutenant (bis 1806 Hauptmann) von Vischer, Oberzeugwart im Königlichen Arsenal (Zeughaus) in Ludwigsburg (ab 1814 bis 1816 dann Arsenaldirektor) und Direktor der Königlichen Gewehr-Fabrik, Oberst der Artillerie-Brigade der 1. württembergischen Infanterie-Division, stationiert in Ludwigsburg und Heilbronn, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens