WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117410969 Schwencke, Johann Friedrich Schwenke, Johannes Friedrich [Sohn von Christian Friedrich Gottlieb Schwencke; studierte zunächst Klarinette bei seinem Onkel Hinrich August Ferdinand Hartmann; wandte sich dann der Orgel zu und wurde 1829 Organist an St. Nikolai.]