WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117108189 Schubert, Franz Anton[^1]
[^1: - ab 1786 als Kontrabassist an der Dresdner Hofkapelle angestellt
- ab 1808 Musikdirektor der italienischen Oper
- ab 26. September 1814 zusätzlich Kirchen-Compositeur als Nachfolger von V. Rastrelli
- seit 4. Oktober 1804 verheiratet mit Carolina, geb. Salomon]