WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

104325011 Schmidt, Friedrich Ludwig[^1]
[^1: - Sohn eines königlich hannoverschen Zolleinnehmers
- 1788 bis 1791 Ausbildung beim Kreischirurgen, Abschluss als Wundarzt
- frühe Begeisterung für das Theater, 1788 Schauspieldebüt bei einer Liebhabergesellschaft
- 1792 (Debüt 22. Januar) bis 1794 Engagement bei Tilly u. a. in Braunschweig und Lübeck
- 15. August 1792 Heirat mit der Schauspielerin Louise Wilhelmine Löwe (Schwester von Leopold Löwe); Scheidung 1794 wegen psychischer Probleme der Ehefrau
- 1794 bis 1796 bei der Döbbelinschen Gesellschaft, die vorwiegend in preußischen Provinzstädten (Posen, Frankfurt/Oder, Stettin, Magdeburg) spielte
- am Theater Magdeburg von September 1796 bis März 1804 Regisseur (und künstlerischer Direktor), anschließend bis April 1806 nur noch Schauspieler
- 13. August 1798 (oder bereits 1796?) Heirat mit Henriette (Auguste Eleonore), geb. Moers (gest. 1844)
- ab 1806 am Hamburger Theater (Debüt April), dort bis 1841 tätig (ab 1811 Regisseur)
- ab 1815 einer der Direktoren des Hamburger Stadttheaters, zunächst (bis 1826) gemeinsam mit Herzfeld, April 1827 bis 1837 gemeinsam mit Lebrun, 1837 bis März 1841 mit Mühling]