WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bennett, George John[^1]
[^1: - Sohn des Schauspielerpaars George Bennett und Harriet Morland
- 1818 als Schauspieler in Norfolk bezeugt, anschließend u. a. in Newcastle, Richmond, York, ab 1820 in Bath
- ab 1822 an wechselnden Theatern in London tätig (zunächst vorwiegend Covent Garden Theatre und English Opera House, ab 1825 Drury Lane Theatre)
- 1826 bis 1828 am Theater Dublin
- seit 1828 verheiratet mit Jane Daly
- ab 1828 wieder am Covent Garden Theatre in London, von dort Wechsel ans Sadler's Wells Theatre; Bühnenabschied 1862]