WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118535633 Friedrich I., Großherzog von Baden[^1]
[^1: - 2. Sohn von Leopold von Baden
- 1852 bis 1856 Regent (anstelle seines regierungsunfähigen älteren Bruders Ludwig II.), 1856 bis 1907 Großherzog von Baden]