WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Friedrich I., Großherzog von Baden
identifier: 118535633
birth: 1826-09-09, Karlsruhe
death: 1907-09-28, Insel Mainau
sex: m
residence: Karlsruhe
- 2. Sohn von Leopold von Baden
- 1852 bis 1856 Regent (anstelle seines regierungsunfähigen älteren Bruders Ludwig II.), 1856 bis 1907 Großherzog von Baden