WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Demmer, Josephine; Demmer, Maria Theresia Josepha; Scutta, Josefine; Palmer, Josefine
identifier: 130150568
birth: 1795-09-19, Frankfurt/Main
death: 1863-12-22, Wien
sex: f
occupation: Sängerin
occupation: Schauspielerin
residence: Wien
residence: Prag
residence: Lemberg
- Tochter von Carl Demmer (geb. 1766) und seiner Frau Caroline, geb. Krüger
- Schwester von Johanna und Thekla Demmer; die Familie lebte seit 1804 in Wien
- spielte bereits 1810/11 (bis 1827) am Theater an der Wien in Wien, laut Allgemeinem deutschen Theater-Anzeiger (Jg. 4.1814, S. 55) hatte sie eine schwache Stimme, spielt aber die Aschenbrödl recht brav, ab 1814 auch an der Hofoper tätig
- gab 1816 an den Wiener Hoftheatern naive Mädchen und Soubretten, vgl. Taschenbuch für die deutsche Schaubühne auf das Jahr 1817, hg. von Adolf Bäuerle (S. 145) bzw. naive Mädchen und Soubretten in Oper und Schauspiel laut Lemberts Taschenbuch für Schauspiele und Schauspielfreunde auf das Jahr 1817 (S. 518)
- ab 1817 am Ständetheater in Prag (naives Fach in Schauspiel und Oper, Debüt: 23. September)
- ab Mai 1819 wieder am Theater an der Wien
- 1823 in Wien Heirat mit dem Schauspieler und Regisseur Georg Palmer (eigentlich Prall, 1796–1830)
- ab 1827 am Theater Lemberg, Fach: Naive, gehörte gemeinsam mit ihrem Ehemann (Schauspieler im Charakterfach, Regisseur, zuletzt Theaterdirektor) zu den Stützen des Ensembles
- seit 1831 verheiratet mit dem Schauspieler Andreas Scutta (1806–1863), kehrte mit diesem zurück nach Wien, wo sie bis 1861 am Leopoldstädter Theater (bzw. Carl-Theater) überwiegend in Nebenrollen auftrat