WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

134620046 Distler, Georg[^1]
[^1: - Sohn von Johann Nepomuk Distler (Logenmeister des Wiener Kärntnertortheaters) und dessen Frau Franziska, geb. von Pont
- Schüler Haydns
- ab Winter 1781/82 bis 1791 Mitglied der Kapelle des Herzogs Friedrich Eugen in Mömpelgard, zunächst als Geiger, spätestens ab 1789 (evtl. bereits 1786?) als Musikdirektor
- 1792 bis 1795 musikalischer Leiter der Kapelle des Herzogs Friedrich Eugen in Bayreuth
- ab 1795 einer der Leiter der Stuttgarter Hofkapelle, quittierte 1796/97 seinen Dienst aus psychischen Gründen
- verheiratet mit der Sängerin Luise Distler (1796/97 bis 1811 am Stuttgarter Hoftheater)
- lebte danach wieder bei seinen Eltern in Wien]