WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11860757X Schikaneder, Emanuel Schikeneder, Johann Joseph Schichtenöder, Emanuel[^1]
[^1: - Sohn des Lakaien und Pfarrdieners Joseph Schikaneder (gest. 1753) und dessen Frau Juliana, geb. Schiessl (1715–1789)
- Ausbildung im Internat des Regensburger Doms (Singknabe) und im dortigen Jesuitengymnasium
- Theaterdebüt 1773; nachgewiesen 1774 in Innsbruck, dann unter Schopf in Innsbruck (1775/76) und Augsburg (1776/77)
- 9. Februar 1777 in Augsburg Heirat mit der Schauspielerin Maria Magdalena (gen. Eleonore) Arth (gest. 22. Juni 1821 in Wien)
- ab Ostern 1777 unter Direktor Franz Joseph Moser in Nürnberg und Augsburg, wo Schikaneder Anfang 1778 selbst die Direktion übernahm
- 1778 bis 1780 Wanderungen mit eigener Theatertruppe nach Ulm, Stuttgart, Augsburg, Neuburg an der Donau, Nürnberg, Rothenburg ob der Tauber, Laibach, Klagenfurt und Linz
- Winter 1780/81 als Direktor am Theater Salzburg
- 1781 bis 1784 mit eigener Gesellschaft in Graz, Klagenfurt, Laibach, Preßburg und Pest (1783 Abstecher als Schauspieler nach Wien)
- Winter 1784/85 mit eigener Truppe in Wien
- April 1785 bis Februar 1786 Schauspieler am Burgtheater in Wien
- 1786 bis 1787 mit eigener Truppe u. a. in Salzburg und Augsburg
- Februar 1787 bis Juni 1789 Direktor des Theaters in Regensburg
- 1789 bis 1801 Direktor des Freihaustheaters in der Wiener Vorstadt Wieden
- ab 1801 Direktor, von 1802 bis Februar 1804 unter Direktor Zitterbart sowie von Sommer 1804 bis Dezember 1806 unter Direktor Braun künstlerischer Leiter des Theaters an der Wien
- März 1807 bis Ostern 1809 Direktor des ständischen Theaters in Brünn
- lebte danach in Wien, zuletzt psychisch krank; die Ehefrau führte 1812 kurzzeitig das Theater in Steyr]