WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Scheu, Fidelis
identifier: 117222828
birth: 1780-05-30, Donaueschingen
death: 1830-07-10, Marienbad
sex: m
occupation: Arzt
residence: Prag
residence: Rumburg
residence: Marienbad
- Sohn eines fürstenbergischen Beamten
- Studium in Prag und Wien, 1807 in Prag zum Doktor der Medizin promoviert
- zunächst Stadtphysikus der Prager Kleinseite, ab 1813 Stadtarzt in Rumburg
- ab 1820 Badearzt in Marienbad; Webers behandelnder Arzt bei dessen dortiger Kur 1824
- erwarb dort das 1821 vom Oberamtmann Thaddäus Rubritius erbaute Haus Zum grünen Kreuz
- Veröffentlichungen: Resultate der Untersuchung des Gesundheits-Brunnens des Herrn Fabrikanten Linke in Philippsdorf (Löbau 1818), Über Krankheits-Anlagen der Menschen (Wien 1821), Meine Beobachtungen über die eigenthümlichen Wirkungen der Bäder in Marienbad, und die Trinkquellen daselbst (Prag 1822), Meine Beobachtungen über die eigenthümlichen Wirkungen der Heilquellen in Marienbad und der Bäder daselbstl, 2. Auflage (Prag 1824), Renseignement sur les eaux minérales de Marienbad et leurs propriétés médicinales … (Prag 1825), Über die chronischen Krankheiten des männlichen Alters, ihre Vorbeugung und Heilung (Leipzig 1826), Über den zweckmäßigen Gebrauch der versendeten Mineralwasser des Marienbads, besonders aber des Kreuzbrunnens (Leipzig 1828), Die Heilkräfte Marienbads … (Eger 1830)