WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Salm, Graf
sex: m
residence: Prag
vermutlich identisch mit Franz Vincenz Leopold Adam Felix Simetrius Joseph Graf Salm-Reifferscheidt (geb. 18. September 1774 in Prag, gest. 12. Juli 1842 in Prag, seit 16. Mai 1801 verheiratet mit Johanna Maria, geb. Gräfin Pachta, 1777–1857) oder seinem jüngeren Bruder Johann Nepomuk Vincenz Michael Leonard Felix Hermann Graf Salm-Reifferscheidt (geb. 7. April 1780 in Prag, gest. 3. April 1847 in Prag, seit 17. Mai 1817 verheiratet mit Maria Rosina Josepha, geb. Gräfin Nostitz-Rokitnitz, 1795–1867); beide entstammten der Ehe von Franz Wenzel (Joseph Simetrius Basilius Graf Salm-Reifferscheidt (1747–1802) und Walburga Margaretha Barbara Catharina Anna Josepha Franziska de Paula Antonia de Padua, geb. Gräfin Sternberg (1754–1821)