WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kellner, Johann Heinrich
sex: m
occupation: Oboist
residence: Gotha
1803 bis 1828 in Gotha angestellt; in den Gotha-Altenburgischen Hofkalendern 1805 bis 1812 unter den Hautboisten, ab 1813 als Oboist der Hofkapelle