WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reden, Claus Friedrich von Reden, Claus Friedrich Wilhelm Carl von[^1]
[^1: - jüngster Sohn von Claus Friedrich von Reden (1736–1791) und dessen zweiter Ehefrau Luise Rebecca von Minnigerode (1752–1816)
- hannoverscher Obristleutnant
- Herr auf Hastenbeck, Benningsen und Esbeck
- heiratete am 26. März 1798 in Bremen Philippine (Auguste Amalie), geb. Freiin von Knigge (1774–1841), die Tochter von Adolph Freiherr von Knigge und seiner Frau Henriette, geb. von Baumbach
- das Ehepaar lebte ab 1798 in Clausthal, später in Wendlinghausen bzw. Hameln und hatte neun Kinder, darunter den am 11. Februar 1802 auf Gut Wendlinghausen (Lippe) geborenen Sohn Friedrich Wilhelm von Reden]