WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

119077701 Amalie, Königin von Griechenland Amalie Marie Friederike, Prinzessin von Oldenburg[^1]
[^1: - Tochter von Erbprinz (ab 1829 Großherzog) August von Oldenburg und dessen erster Frau Adelheid
- 22. November 1836 in Oldenburg Heirat mit Otto I. Friedrich Ludwig, König von Griechenland]