WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rösler, Johann Joseph
identifier: 120896087
birth: 1771-08-22, Schemnitz (Banská Štiavnica)
death: 1813-01-28, Prag
sex: m
occupation: Kapellmeister
occupation: Komponist
residence: Prag
- Sohn eines Beamten
- Ausbildung in Prag, in der Musik Autodidakt
- ab 1797 Anstellung im Prager Opernorchester (lt. Dlabac „Klaviermeister“)
- ab 1805 kurzzeitig Kapellmeister an der Hofoper in Wien
- ab Juli 1805 Anstellung als dritter Kapellmeister in der fürstlich Lobkowitz’schen Kapelle in Wien und Raudnitz
- lebte ab 1809 wieder in Prag (erhielt noch bis 1811 sein Kapellmeistergehalt)