WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

129478660 Muck, Alois[^1]
[^1: - Sohn eines Lehrers in Neumarkt
- kam 12-jährig als Sopranist in die Stiftskapelle St. Emmeram in Regensburg
- ab 1781 bei verschiedenen reisenden Theatergesellschaften
- Mai 1789 Auftritt am Leopoldstädter Theater in Wien
- 1789 Debüt an der Münchner Hofoper, ab 1791 Mitglied der Münchner Hofkapelle
- sang bei der Uraufführung des Abu Hassan (4. Juni 1811) den Omar
- Pensionierung am 1. Mai 1821]