WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1159727295 Morier, John Philip[^1]
[^1: - Sohn von Isaac Morier (1750–1817) und dessen Frau (Elizabeth) Clara, geb. van Lennep (1760–1834)
- 1799 bis 1803 Attaché an der britischen Gesandtschaft in Konstantinopel
- 1803 bis 1810 britischer Generalkonsul in Albanien
- 1810/11 Geschäftsträger der britischen Gesandtschaft in Washington
- heiratete am 3. Dezember 1814 Horatia Maria Frances Seymour (1795–1853)
- 1815/16 Unterstaatssekretär im Außenministerium
- 1816 bis 1825 englischer Gesandter am Sächsischen Hof]