WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

104177624 Amalie, Königin von Sachsen Marie Amalie Auguste, Königin von Sachsen Amalie, Kurfürstin von Sachsen Marie Amalie Auguste, Prinzessin von Pfalz-Zweibrücken [Tochter des Herzogs Friedrich von Pfalz-Zweibrücken; seit 17. Januar 1769 verheiratet mit Friedrich August III., Kurfürst, ab 11. Dezember 1806 Friedrich August I., König von Sachsen; sie hatten nur eine Tochter (die Königin hatte drei Fehlgeburten): Maria Augusta (1782–1863), die unverheiratet blieb.]