WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

140852611 Wolfram, Heinrich[^1]
[^1: - 1819/20 am Theater Frankfurt/Main
- 1820 bis 1823 am Theater Mainz, Fach: 2. Tenor, 2. Liebhaber
- 1823 bis Mai 1825 unter Derossi in Elberfeld und Düsseldorf, sang in Düsseldorf u. a. den Max im Freischütz
- Juni/Juli 1825 kurzzeitig in Frankfurt/Main engagiert
- 1825 bis 1827 erneut in Mainz, Fach: 2. Tenorist, 2. jugendlicher Liebhaber und Natur-Burschen; sang dort im Freischütz den Ottokar
- 1827 bis 1829 als Bariton in Augsburg; sang in der dortigen Erstaufführung des Oberon (24. August 1828) den Scherasmin
- heiratete am 23. Oktober 1828 Clara, geb. Wagner
- 1829/30 am Theater Magdeburg (Debüt am 18. Mai 1829 als Schersamin im Oberon), dort auch Regisseur der Oper
- April/Mai 1830 Gastauftritte in Wiesbaden und Mainz (u. a. als Scherasmin im Oberon)
- 1830 bis 1833 in Köln und Aachen
- 1833 bis 1835 am Theater Nürnberg
- 1835/36 erneut in Magdeburg
- 1836/37 Mitdirektor am Theater Danzig, 1837 noch in Elbing, dann Abgang von der Bühne
- später als Maschinenfabrikant in Chemnitz tätig, dort 1854 Gründung einer Drogen-, Farben- und Kräuterhandlung
- Leiter der Chemnitzer Singakademie und Gründer eines weiteren Gesangvereins]