WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Liverati, Giovanni
identifier: 118095390
birth: 1772-03-27, Bologna
death: 1846-02-18, Florenz
sex: m
occupation: Komponist
occupation: Kapellmeister
occupation: Gesangspädagoge
residence: 1805–1814, Wien
residence: London
residence: Bologna
- studierte in Bologna Gesang und Komposition
- zunächst als Sänger (Tenor) in Bologna (Debüt 1790), Barcelona und Madrid (ab 1792), Bologna (wieder ab 1795)
- 1796 Kapellmeister der italienischen Oper in Potsdam
- 1799 am Ständetheater in Prag
- 1805 bis 1814 Gesangslehrer in Wien
- ab 1814 in London
- Dirigent am King’s Theatre in London (1815 bis 1817)
- Gesangsprofessor an der Royal Academy of Music
- Mitglied des Komitees, das die Beisetzung Webers in London organisierte
- 1835 Rückkehr nach Italien