WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118727834 Beauharnais, Eugène de Beauharnais, Eugène-Rose de Eugen, Herzog von Leuchtenberg und Fürst von Eichstätt Eugène, Vizekönig von Italien [Sohn von Joséphine und Alexandre Vicomte de Beauharnais, Stiefsohn von Napoleon, erhielt durch diesen die Titel (ohne größere Befugnisse): Vizekönig von Italien (1805), Fürst von Venedig (1807), Großherzog von Frankfurt (1810); lebte ab 1814 in Bayern, ab November 1817 unter dem Titel eines Herzogs von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstätt]