WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118827065 Leopold II., Großherzog von Toscana Leopold Johann Joseph, Erzherzog von Österreich[^1]
[^1: - Sohn von Ferdinand III., Großherzog von Toscana, und dessen erster Frau Luisa Maria von Neapel-Sizilien
- vermählt p. p. Dresden 28. Oktober, pers. Florenz 16. November 1817 mit Maria Anna Carolina, Prinzessin von Sachsen
- seit 1833 in 2. Ehe verheiratet mit Prinzessin Antonie, Tochter des Königs Franz I. von Sicilien]