WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Leopold I., König von Belgien; Leopold I. Georg Christian Friedrich, König von Belgien; Leopold, Prinz von Sachsen-Coburg-Saalfeld
identifier: 118571842
birth: 1790-12-16, Coburg
death: 1865-12-10, Laken (Brüssel)
sex: m
residence: London
residence: Brüssel
- jüngster Sohn des Herzogs Franz Friedrich von Sachsen-Coburg-Saalfeld und dessen Ehefrau Auguste
- Prinz von Sachsen-Coburg-Saalfeld (seit 1826 Sachsen-Coburg und Gotha)
- 1831–1865 erster König von Belgien
- am 2. Mai 1816 fand in Carlton House die Hochzeit mit der britischen Thronanwärterin Prinzessin Charlotte Auguste (1796–1817), Tochter des späteren Königs Georg IV. statt; er blieb danach als Berater am britischen Hof
- seine Schwester Viktoria heiratete 1818 in zweiter Ehe Eduard August, Herzog von Kent und Strathearn und wurde die Mutter der späteren Königin Viktoria von England