WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Le Coq, Paul Ludwig Lecoq, Paul Louis[^1]
[^1: - Sohn des Kaufmanns Charles Le Coq (1736–1814) und dessen Ehefrau Marie Charlotte, geb. Erman (1739–1802)
- heiratete am 4. März 1794 Charlotte Le Fèvre (Lefèvre); gemeinsamer Sohn: (Charles) Gustav (von) Le Coq (1799–1880)
- 1794 Kriegsrat, 1807 wirklicher Geheimer Rat, 1809 Staatsrat im Kabinetts-Ministerium
- Polizeipräsident in Berlin vom 24. April 1812 bis Ende Dezember 1821, ab 1816 Regierungspräsident]