WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kummer, Heinrich
identifier: 135745438
birth: 1808-05-08, 1809-11-08, Dresden
death: 1880-03-20, Dresden
sex: m
occupation: Pianist
occupation: Fagottist
occupation: Musikpädagoge
residence: Dresden
residence: St. Petersburg
- Sohn Gotthelf Heinrich August Kummers
- bereits in frühester Jugend vom Vater im Klavierspiel unterrichtet
- ab 1816 gemeinsame Konzerte mit dem Vater, erste Konzertreisen u. a. nach Berlin (März 1816)
- ab 1827 Accessist der Königlichen Kapelle in Dresden (Fagott)
- zog 1832 als Klavierlehrer nach Lowitz/Polen, zwei Jahre später nach St. Petersburg
- ab 1837 erster Fagottist im kaiserlichen Theaterorchester in St. Petersburg, 1847 pensioniert
- nach Aufenthalt in der Schweiz 1851 Rückkehr nach Dresden (im Adressbuch 1852, S.74 als Russ. Kammermus. a. D., wohnhaft gr. Ziegelg. 51), dort als Musiklehrer, Fagottlehrer und Professor für Musiktheorie tätig
- neben dem Beruf als Musiker auch als Erfinder, Feinmechaniker und Waffenbauer beschäftigt