WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Segatta, Rupert; Segatta, Roberto
birth: 1781
death: 1826-11-02, Wien
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Tänzer
occupation: Ballettmeister
residence: Wien
- Sohn des Goldschmieds Joseph Segatta und dessen Frau Josepha, geb. Aichinger; Bruder von Katharina Segatta-Ney
- seit 1805 verheiratet mit der Sängerin Franzisca, geb. Stummer (1782–1847), gemeinsame Tochter: Anna
- 1810 bis 1814 am Theater an der Wien engagiert
- von August 1814 bis Juni 1815 am Kärntnertortheater in Opern und Balletten eingesetzt, zwischen Februar 1822 und September 1823 dort nur noch in kleineren Ballettrollen genannt