WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hansmann, Friedrich Hansmann, Otto Friedrich Gustav[^1]
[^1: - Sohn von Georg Benjamin Otto Hansmann (ca. 1730–1799), der von 1765–1799 Kantor der Louisenstädtischen Kirche in Berlin war (zuvor Kantor in Mittenwalde); Bruder von Georg Friedrich Wilhelm Ferdinand Hansmann (Kantor in Templin)
- ab 1791 Aufseher der Choristen, später Chordirektor in der italienischen Hofoper in Berlin (1806 pensioniert)
- 1792/93 Mitglied der Singakademie (Tenor)
- 1796 bis 1836 Organist der Petri-Kirche
- außerdem ab Februar 1796 Anstellung beim Magistrat (zuerst Assistent bei der Registratur, später bei der Kalkulatur), später beim Finanzministerium (expedierender Sekretär, ab Februar 1833 Rechnungsrat)
- gründete im Oktober 1804 einen eigenen Gesangsverein, der ab 1816 Oratorien- und Kantatenaufführungen veranstaltete; anlässlich des 25jährigen Jubiläums des Chores wurde Hansmann am 28. Oktober 1829 zum Ehrenbürger ernannt (ab 1836 ging die Leitung an Julius Schneider über)]