WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Maurer, Eduard
identifier: 1055093486
birth: Leipzig
death: 1850-02-12, Berlin
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Hornist
residence: Leipzig
residence: Königsberg
residence: Berlin
- Sohn des Leipziger Stadtmusikus und ersten Oboisten des Gewandhausorchesters Gottlob Anton Friedrich Maurer (gest. 24. September 1813)
- wirkte angeblich ab 1799 gelegentlich in den Gewandhauskonzerten mit; Grenser nennt ihn 1808 unter den Orchestermusikern
- 1811/12 Schüler von Spohr in Gotha
- ab Michaelis 1812 Substitut im Gewandhausorchester in Leipzig, 1813 dort Festanstellung als Geiger, versah von Ostern 1814 bis 1. April 1815 provisorisch die Stelle des ersten Hornisten
- ab 1815 erster Geiger (Vorspieler) im Königsberger Orchester
- ab 1827 Mitglied der königlichen Kapelle in Berlin (2. Geiger)