WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

133113892 Mejo, Rosa Straub, Rosa[^1]
[^1: - verheiratet mit Franz Mejo, gemeinsame Engagements:
- 1818 in der Gesellschaft des Erfurter Stadttheaters unter Friedrich Gleich (Auftritte u. a. im August/September in Rudolstadt, dort abgegangen)
- im September 1818 bei Friedrich Nitzschke in Nordhausen
- 1819 in Köthen Geburt der Tochter Caroline (später verh. Bickert)
- 1820 am Theater Hannover
- 1820 bis 1823 unter Pichler u. a. in Bremen (sang dort in der Freischütz-Erstaufführung am 26. September 1822 das Ännchen; Freischütz-Aufführung am 6. Februar 1823 zum Benefiz des Ehepaars Mejo), Münster, Minden, Osnabrück
- um 1820 Geburt des Sohnes Wilhelm (gest. 1888); um 1821(?) in Halberstadt Geburt der Tochter Fanny Elisabeth (später verh. Höfler, gest. 1883)
- 1823 bis 1826 am Theater Bremen
- 1826 Geburt des Sohnes Emil (gest. 1883)
- nach Gastauftritten (Oktober) von 1826 bis 1838 am Theater Breslau, sang in der dortigen Erstaufführung des Oberon (13. November 1827) die Fatime; in Breslau Geburt der Töchter Anna (1829?–1908, später verh. Grobecker) und Elisabeth (1834–1906)
- 1838 bis 1847 am Theater Braunschweig, dort Geburt der Tochter Jenny (1841–1906, später verh. Freifrau von Cetto)]