WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118748785 Solger, Karl Wilhelm Ferdinand [wirkte von 1809 bis 1811 an der Universität Frankfurt/Oder und ab 1811 an der Berliner Universität (dort von August 1814 bis Juli 1815 Rektor und 1813/1814 sowie 1818/1819 Dekan der Philosophischen Fakultät); verheiratet mit Henriette Solger geb. von der Groeben]