WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lampe, Heinrich
identifier: 1014468833
birth: 1773-06-23, Bremen
death: 1825-08-07, Wiesbaden
sex: m
occupation: Jurist
occupation: Senator
residence: Bremen
- Sohn von Senator Heinrich Lampe (1746–1817) und dessen Frau Hermanna, geb. Dwerhagen
- verheiratet in erster Ehe ab 5. Dezember 1795 mit Catharine, geb. Hanewinkel (1776–1797), in zweiter Ehe ab 14. April 1799 mit deren Schwester Sophie, geb. Hanewinkel (1781–1828)
- Sekretär am Obergericht bis 1818
- Senator von 1818 bis zu seinem Tod