WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Marconi, Josepha
sex: f
occupation: Sängerin
occupation: Schauspielerin
residence: Mannheim
residence: Stuttgart
- Tochter des Kontrabassisten Ludwig Alois Marconi, Schwester von Caroline und Marianne Marconi
- am Nationaltheater Mannheim erster Auftritt am 17. Januar 1790, Anstellung als Soubrette und für kleine Schauspielrollen ab September 1793 (vermutlich bis August 1808)
- Gastspielreisen u. a. nach Würzburg (April, Juni 1805) und Wien (1807)
- nach Gastspiel am Hoftheater Stuttgart (April 1809) dort von Juni 1809 bis Juni 1822 engagiert für naive Rollen, Soubretten und junge Weiber, gab bei der Erstaufführung des Käthchen von Heilbronn (27. Dezember 1817) die Titelpartie
- von Stuttgart aus Gastspiele u. a. in Mannheim (April 1810), Darmstadt (Juli/August 1812, Mai 1821)