WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kemble, Maria Theresa; De Camp, Maria Theresa
identifier: 121437604
birth: 1774-01-17, Wien
death: 1838-09-03, Addlestone, near Chertsey, Surrey
sex: f
occupation: Schauspielerin
occupation: Tänzerin
residence: London
- ältestes Kind des Musikers George Lewis De Camp (gest. 1787) und dessen Frau, der Tänzerin Jeanne Adienne Dufour
- bereits als Kind (ab ca. 1780) Tanzauftritte in London, seitdem an wechselnden Theatern in London als Tänzerin bzw. Schauspielerin aktiv
- 2. Juli 1806 Heirat mit Charles Kemble, Wechsel ans Coventgarden Theatre (dort bis 1813 und nochmals 1815, danach nur noch seltene Auftritte)