WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

104182172 Karl II., Großherzog von Mecklenburg-Strelitz Karl II. Ludwig Friedrich, Großherzog von Mecklenburg-Strelitz [Regent von 1794 bis 1816, ab 1815 Großherzog.]